550 555 560 565 570 575 580 585 590 595 600 605 610 615 620 625 630

Frequency, MHz. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

Amplitude.

VLBA RFI @ 50cm, 545 - 665 MHz (609-613 filter)

1999 OCT 07 UT 00-00.

3 [KP] 6 [NL]